vtable 0x10e530;
vtable-size 0x10;

// Pure virtual
virtual-method bool place(Level *level, Random *random, int x, int y, int z) = 0x8;
// Not sure about args, it doesn't seem to be used at all
virtual-method void init(float x, float y, float z) = 0xc;
