constructor () = 0x6fc18;
size 0x10;
vtable 0x1024d8;
vtable-size 0x14;

virtual-method void write(RakNet_BitStream *bit_stream) = 0x8;
virtual-method void read(RakNet_BitStream *bit_stream) = 0xc;
virtual-method void handle(RakNet_RakNetGUID *guid, NetEventCallback *callback) = 0x10;
