vtable 0x135430;

virtual-method RakNet_StartupResult Startup(unsigned short maxConnections, uchar *socketDescriptors, uint socketDescriptorCount, int threadPriority) = 0x8;
virtual-method RakNet_SystemAddress GetSystemAddressFromGuid(RakNet_RakNetGUID guid) = 0xd0;
virtual-method bool IsBanned(const char *ip) = 0x94;
virtual-method bool Ping(const char *host, unsigned short remotePort, bool onlyReplyOnAcceptingConnections, uint connectionSocketIndex) = 0xa0;
