vtable-destructor-offset 0x4; // Why
vtable 0x1090f0;

virtual-method void levelGenerated(Level *level) = 0x0;
virtual-method void onDisconnect(RakNet_RakNetGUID *guid) = 0x18;
virtual-method void handle_SignUpdatePacket(RakNet_RakNetGUID *guid, SignUpdatePacket *packet) = 0xcc;
virtual-method void handle_ChatPacket(RakNet_RakNetGUID *rak_net_guid, ChatPacket *packet) = 0xc8;
